---
title: Minificar
---

<script>
    import { Filter } from 'lucide-svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Filter size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Esta ferramenta pode ser utilizada para reduzir o número de pontos GPS em um traço, o que pode ser útil para diminuir seu tamanho.

Você pode ajustar a tolerância do algoritmo de simplificação usando o controle deslizante, e ver o número de pontos que serão mantidos, bem como o traço simplificado no mapa.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

O valor da tolerância representa a distância máxima permitida entre o traço original e o traço simplificado.
Você pode ler mais sobre o algoritmo usado <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">aqui</a>.

</DocsNote>
